10310410510610710810910101011101210131014101510161051041031021010010-110-210-310-410-510-610-7Frequency

(Hz)Wavelength

(m)VLFLFMFHFVHF UHF SHFEHF

Infrared

UVMicrowaves

102106AMradio

FMradio

TVL2L1GPSELFComsats

CKuThe Electromagnetic Spectrum